Prof. Dr. Stefan Brass 19.06.2006 Institut für Informatik Universität Halle

Deduktive Datenbanken und Logische Programmierung — Blatt 7: Typprüfer, Fortsetzung —

Aufgabe 9 6 Punkte

Erweitern Sie Ihren Typprüfer für Prolog/Datalog (von Blatt 5) so, daß er das zu prüfende Programm aus einer Datei liest. Man soll ihn als Prolog-Prädikat mit dem Dateinamen aufrufen können, z.B.

type_check(’bsp.pro’).

Die Prädikat-Deklarationen stehen jetzt in dem zu prüfenden Programm selbst (vor der Verwendung des jeweiligen Prädikates, aber nicht notwendigerweise ganz am Anfang: Sie können auch zwischen Regeln stehen). Bitte verwenden Sie eine Operator-Deklaration, die folgende Syntax erlaubt:

pred komponist(int, atom, atom, int, int).

Falls eine Regel einen Fehler enthält, geben Sie bitte (mindestens) eine Fehlermeldung der folgenden Form aus:

Typfehler in: mozart(X1, X2) :- komponist(’Mozart’, X1, X2, X3, X4).

Die Variablennamen brauchen dabei nicht zu stimmen (Sie geben einfach die eingelesene Regel mit write aus). Selbstverständlich dürfen Sie auch bessere Fehlermeldungen erzeugen.

Hinweise: Eine Datei können Sie z.B. mit folgendem Aufruf öffnen:

open(’bsp.pro’, read, S).

Dabei wird S an ein Objekt vom Typ “Stream” gebunden (offene Datei, Filepointer). Das Stream-Objekt können Sie z.B. beim Aufruf von read verwenden:

read(S, X).

Am Dateiende ist X = end_of_file. Sie sollten dann close(S) aufrufen.

Sie müssen die eingelesenen Prädikat-Deklarationen jetzt in die dynamische Datenbasis eintragen (mit asserta/assertz — GNU Prolog hat kein assert). Dazu ist die Deklaration

:- dynamic(pred/1).

in Ihrem Quellprogramm erforderlich. Am Anfang oder am Ende der Typprüfung sollten Sie die pred-Fakten wieder löschen (mit retract bzw. retractall). So könnte man Ihren Typprüfer in einer Prolog-Sitzung nacheinander für mehrere Eingabedateien aufrufen.

Abgabetermin:

Bitte geben Sie Ihre Lösung bis zum Montag, den 26. Juni 2006, ab.